ضد آفتاب کنترل چربی لاروش پوزای UVMune 400 SPF50+ حجم ۵۰ میل

ضد آفتاب کنترل چربی Anthelios UVMune 400 لاروش پوزای SPF50+ حجم ۵۰ میل یک ژل‌کرم ضد آفتاب با محافظت بسیار بالا و اثر مات‌کننده برای پوست چرب، حساس و مستعد جوش است.

خلاصه انتخاب: اگر در طول روز براقیت پوست و سنگینی ضد آفتاب آزاردهنده است، این مدل Oil Control انتخاب مناسب‌تری نسبت به نسخه آبرسان خواهد بود.

خرید ضد آفتاب کنترل چربی لاروش پوزای UVMune 400؛ ژل‌کرم مات SPF50+

این مدل از سری Anthelios با SPF50+ و فناوری UVMune 400 برای محافظت گسترده در برابر UVA و UVB ساخته شده است. بافت ژل‌کرم Oil Control به کنترل ظاهر چربی و براقیت کمک می‌کند و برای پوست چرب و مستعد آکنه طراحی شده است.

✓محافظت بسیار بالا SPF50+

✓فناوری UVMune 400 برای پوشش گسترده UVA

✓بافت ژل‌کرم با اثر مات‌کننده

✓کمک به کنترل چربی و براقیت پوست

✓مناسب پوست چرب، حساس و مستعد جوش

✓بدون عطر و حجم ۵۰ میلی‌لیتر

ویژگی‌ها و ترکیبات کلیدی

UVMune 400

فناوری محافظتی سری آنتلیوس برای طیف گسترده پرتوهای فرابنفش.

Oil Control

به کاهش ظاهر چربی و برق پوست در طول روز کمک می‌کند.

بافت ژل‌کرم

پخش راحت با حس سبک‌تر نسبت به کرم‌های آبرسان.

فرمول بدون عطر

برای پوست حساس و افراد حساس به رایحه مناسب‌تر است.

روش استفاده صحیح

1صبح و پس از مرطوب‌کننده مناسب پوست چرب استفاده کنید.

2مقدار کافی روی صورت، گردن و گوش‌ها پخش کنید.

3پیش از آرایش اجازه دهید لایه محصول یکنواخت شود.

4در طول روز و بعد از تعریق، آب یا خشک‌کردن پوست تمدید کنید.

برای چه کسانی مناسب است؟

برای پوست چرب، مختلط، حساس و مستعد جوش مناسب است. پوست خشک یا کم‌آب ممکن است با نسخه Hydrating Cream احساس راحتی بیشتری داشته باشد.

نکات مهم پیش از مصرف

اثر مات‌کننده به معنی حذف نیاز پوست به مرطوب‌کننده نیست.

کم‌زدن ضد آفتاب میزان محافظت را کاهش می‌دهد.

از تماس مستقیم با چشم جلوگیری کنید.

سؤالات متداول

آیا برای پوست مستعد جوش مناسب است؟

طبق اطلاعات بسته‌بندی برای پوست چرب و مستعد آکنه طراحی شده است؛ واکنش پوست هر فرد متفاوت است.

آیا سفیدک می‌زند؟

نتیجه به مقدار مصرف، رنگ پوست و محصولات زیر آن بستگی دارد؛ محصول را یکنواخت و مرحله‌ای پخش کنید.

تفاوت آن با نسخه آبرسان چیست؟

این مدل برای کنترل چربی و براقیت طراحی شده، در حالی که نسخه Hydrating Cream برای پوست نرمال تا خشک مناسب‌تر است.

اطلاعات ترکیبات و بسته‌بندی

فهرست کامل فیلترها و ترکیبات ممکن است در سری‌های تولید تغییر کند. فهرست روی جعبه و تیوب محصول دریافتی ملاک نهایی است.

نتیجه محصولات مراقبت پوستی در افراد مختلف یکسان نیست. فرمول یا بسته‌بندی ممکن است در سری‌های تولید تغییر کند؛ نوشته روی محصول دریافتی ملاک نهایی است. این محتوا جایگزین تشخیص یا درمان پزشک نیست.