ژل شوینده اوگاناسل DERX Cleanser حجم ۱۲۰ میل

ژل شوینده DERX اوگاناسل حجم ۱۲۰ میل یک شوینده ژلی کره‌ای برای پاک‌کردن آلودگی و چربی اضافه است که هم‌زمان روی آرامش و حفظ رطوبت پوست تمرکز دارد.

خلاصه انتخاب: برای روتین شست‌وشوی روزانه مناسب است، به‌ویژه زمانی که پاک‌کنندگی همراه با حس نرمی و کنترل سبوم می‌خواهید.

خرید ژل شوینده اوگاناسل DERX؛ پاک‌کننده و رطوبت‌رسان ۱۲۰ میل

DERX Cleanser با بافت ژلی برای پاک‌کردن چربی، گردوغبار و آلودگی روزانه طراحی شده است. طبق اطلاعات روی بسته‌بندی، فرمول آن حاوی آلانتوئین و پپتید است و ذرات پوسته گردو نیز در محصول به‌کار رفته‌اند؛ بنابراین باید با فشار ملایم ماساژ داده شود.

✓پاک‌سازی چربی اضافه و آلودگی روزانه

✓کمک به کنترل سبوم پوست

✓حاوی آلانتوئین آرامش‌بخش

✓دارای پپتید برای حمایت از رطوبت پوست

✓بافت ژلی با حجم ۱۲۰ میلی‌لیتر

✓محصول مراقبت پوست کره جنوبی

ویژگی‌ها و ترکیبات کلیدی

DERX Complex

کمپلکس معرفی‌شده روی بسته‌بندی برای حمایت از ریکاوری ظاهری پوست.

آلانتوئین

به کاهش احساس ناراحتی و حفظ آرامش پوست کمک می‌کند.

پپتید

برای حمایت از نرمی و رطوبت ظاهری پوست در فرمول قرار دارد.

ذرات پوسته گردو

پاک‌سازی فیزیکی ملایم ایجاد می‌کند و باید بدون فشار زیاد استفاده شود.

روش استفاده صحیح

1صورت را با آب ولرم مرطوب کنید.

2مقدار کمی از ژل را بین دست‌ها پخش کنید.

3با فشار بسیار ملایم و دور از اطراف چشم روی پوست ماساژ دهید.

4کاملاً آبکشی و سپس از مرطوب‌کننده مناسب استفاده کنید.

برای چه کسانی مناسب است؟

برای افرادی مناسب است که شوینده ژلی با تمرکز بر کنترل چربی و پاک‌سازی روزانه می‌خواهند. پوست خیلی حساس یا ملتهب به دلیل وجود ذرات فیزیکی بهتر است ابتدا تست پچ انجام دهد.

نکات مهم پیش از مصرف

به دلیل وجود ذرات پوسته گردو، از فشار و ماساژ طولانی خودداری کنید.

روی پوست زخمی، ملتهب یا اطراف چشم استفاده نشود.

در صورت قرمزی یا سوزش مداوم مصرف را قطع کنید.

سؤالات متداول

آیا هر روز قابل استفاده است؟

دفعات مصرف باید براساس تحمل پوست تنظیم شود؛ برای پوست حساس مصرف کمتر مناسب‌تر است.

آیا آرایش را کامل پاک می‌کند؟

برای آرایش و ضد آفتاب مقاوم بهتر است ابتدا پاک‌کننده مرحله اول استفاده شود.

آیا محصول کره‌ای است؟

بله، اوگاناسل یک محصول مراقبت پوست کره‌ای است.

اطلاعات ترکیبات و بسته‌بندی

مواد شاخص درج‌شده روی بسته‌بندی شامل DERX Complex، آلانتوئین، پپتید و ذرات پوسته گردو است. فهرست کامل ترکیبات روی محصول دریافتی بررسی شود.

نتیجه محصولات مراقبت پوستی در افراد مختلف یکسان نیست. فرمول یا بسته‌بندی ممکن است در سری‌های تولید تغییر کند؛ نوشته روی محصول دریافتی ملاک نهایی است. این محتوا جایگزین تشخیص یا درمان پزشک نیست.