ضد آفتاب روشن کننده سلیمکس Pore + Dark Spot SPF50+

ضد آفتاب روشن‌کننده Pore + Dark Spot سلیمکس SPF50+ PA++++ یک ضد آفتاب کره‌ای برای محافظت روزانه است که ترکیبات مراقبتی مخصوص ظاهر لک و منافذ را نیز در فرمول خود دارد.

خلاصه انتخاب: برای کسی مناسب است که یک ضد آفتاب روزانه با محافظت بالا و ترکیباتی مانند نیاسینامید و ترانگزامیک اسید برای تکمیل روتین لک می‌خواهد.

خرید ضد آفتاب سلیمکس Pore + Dark Spot؛ محافظت و مراقبت از لک

این ضد آفتاب کره‌ای با SPF50+ PA++++ از پوست در برابر UVA و UVB محافظت می‌کند. وجود ۵٪ نیاسینامید، ۱٪ ترانگزامیک اسید و ۰٫۱٪ پانتنول، محصول را به گزینه‌ای مناسب برای روتین پوست کدر، دارای لک ظاهری یا منافذ قابل مشاهده تبدیل می‌کند.

✓محافظت بالا SPF50+ و PA++++

✓حاوی ۵٪ نیاسینامید

✓دارای ۱٪ ترانگزامیک اسید

✓حاوی ۰٫۱٪ پانتنول

✓مناسب انواع پوست طبق اطلاعات بسته‌بندی

✓محصول مراقبت پوست کره جنوبی

ویژگی‌ها و ترکیبات کلیدی

نیاسینامید ۵٪

به روشن‌تر و یکنواخت‌تر دیده‌شدن پوست و کنترل ظاهر چربی کمک می‌کند.

ترانگزامیک اسید ۱٪

برای تکمیل روتین مراقبت از لک و ناهمگونی رنگ پوست استفاده شده است.

پانتنول ۰٫۱٪

به حفظ آرامش و رطوبت پوست کمک می‌کند.

SPF50+ PA++++

محافظت بالا در برابر طیف UVA و UVB برای مصرف روزانه.

روش استفاده صحیح

1پس از مرطوب‌کننده و در آخرین مرحله روتین صبح استفاده کنید.

2مقدار کافی روی صورت، گردن و گوش‌ها پخش کنید.

3برای جذب بهتر، محصول را یکنواخت و بدون ماساژ شدید پخش کنید.

4در طول روز و پس از تعریق یا تماس با آب تمدید کنید.

برای چه کسانی مناسب است؟

برای انواع پوست، به‌خصوص پوست کدر یا دارای لک ظاهری مناسب است. پوست‌های بسیار حساس بهتر است پیش از مصرف منظم تست پچ انجام دهند.

نکات مهم پیش از مصرف

ضد آفتاب جایگزین درمان تخصصی لک نیست.

هم‌زمانی با محصولات فعال قوی را براساس تحمل پوست تنظیم کنید.

از تماس مستقیم با چشم جلوگیری شود.

سؤالات متداول

آیا برای پوست لک‌دار مناسب است؟

بله، ترکیبات مراقبتی آن برای تکمیل روتین لک طراحی شده‌اند؛ محافظت منظم در برابر آفتاب مهم‌ترین بخش این روتین است.

آیا محصول کره‌ای است؟

بله، روی بسته‌بندی ساخت کره جنوبی درج شده است.

آیا باید تمدید شود؟

بله، برای حفظ محافظت در طول روز تمدید منظم لازم است.

اطلاعات ترکیبات و بسته‌بندی

مواد شاخص روی بسته‌بندی شامل نیاسینامید ۵٪، ترانگزامیک اسید ۱٪ و پانتنول ۰٫۱٪ است. فهرست کامل INCI روی جعبه محصول دریافتی ملاک نهایی است.

نتیجه محصولات مراقبت پوستی در افراد مختلف یکسان نیست. فرمول یا بسته‌بندی ممکن است در سری‌های تولید تغییر کند؛ نوشته روی محصول دریافتی ملاک نهایی است. این محتوا جایگزین تشخیص یا درمان پزشک نیست.