ضد آفتاب آبرسان لاروش پوزای Anthelios UVMune 400 SPF50+ حجم ۵۰ میل

ضد آفتاب آبرسان Anthelios UVMune 400 لاروش پوزای SPF50+ حجم ۵۰ میل یک کرم ضد آفتاب با محافظت بسیار بالا برای پوست حساس است که هم‌زمان روی حفظ رطوبت و راحتی پوست تمرکز دارد.

خلاصه انتخاب: اگر پوست نرمال تا خشک یا حساس دارید و ضد آفتابی بدون عطر، آبرسان و مناسب مصرف روزانه می‌خواهید، این مدل انتخاب کاربردی‌تری نسبت به ضد آفتاب‌های مات‌کننده است.

خرید ضد آفتاب آبرسان لاروش پوزای UVMune 400؛ محافظت بالا برای پوست حساس

این مدل از سری Anthelios با SPF50+ برای محافظت گسترده در برابر پرتوهای UVB و UVA طراحی شده است. بافت کرمی آبرسان، مقاومت در برابر آب و تعریق و فرمول بدون عطر، آن را برای استفاده روزانه روی پوست حساس مناسب می‌کند.

✓محافظت بسیار بالا SPF50+ در برابر UVA و UVB

✓بافت کرمی و کمک به آبرسانی پوست

✓مناسب پوست نرمال، خشک و حساس

✓بدون عطر و مناسب اطراف چشم با رعایت فاصله

✓مقاوم در برابر آب و تعریق

✓حجم ۵۰ میلی‌لیتر و مناسب استفاده روزانه

ویژگی‌ها و ترکیبات کلیدی

UVMune 400

فناوری محافظتی سری آنتلیوس برای پوشش گسترده‌تر پرتوهای فرابنفش.

بافت آبرسان

به کاهش احساس خشکی و کشیدگی در طول روز کمک می‌کند.

فرمول بدون عطر

برای پوست حساس و افرادی که به رایحه حساس‌اند مناسب‌تر است.

خاصیت آنتی‌اکسیدانی

به محافظت تکمیلی پوست در برابر عوامل محیطی کمک می‌کند.

روش استفاده صحیح

1صبح و در آخرین مرحله روتین مراقبت پوست استفاده کنید.

2مقدار کافی روی صورت، گردن و نواحی در معرض آفتاب پخش کنید.

3پیش از آرایش چند دقیقه برای جذب و یکنواخت‌شدن محصول صبر کنید.

4پس از تعریق، شنا، خشک‌کردن پوست یا قرارگیری طولانی در آفتاب تمدید کنید.

برای چه کسانی مناسب است؟

مناسب پوست نرمال تا خشک، کم‌آب و حساس است. اگر پوست بسیار چرب و براق دارید، مدل Oil Control همین سری انتخاب مناسب‌تری خواهد بود.

نکات مهم پیش از مصرف

کم‌زدن ضد آفتاب میزان محافظت واقعی را کاهش می‌دهد.

از تماس مستقیم محصول با چشم جلوگیری کنید.

برای کودکان یا پوست تحت درمان، توصیه پزشک یا متخصص پوست در اولویت است.

سؤالات متداول

آیا این ضد آفتاب برای پوست خشک مناسب است؟

بله، بافت کرمی و آبرسان آن برای پوست نرمال تا خشک طراحی شده است.

آیا محصول عطر دارد؟

طبق اطلاعات روی بسته‌بندی، فرمول بدون عطر است.

چه زمانی باید تمدید شود؟

در شرایط عادی هر دو تا سه ساعت و پس از تعریق، شنا یا خشک‌کردن پوست تمدید شود.

اطلاعات ترکیبات و بسته‌بندی

فهرست کامل INCI ممکن است با توجه به کشور عرضه یا سری تولید تغییر کند. فهرست چاپ‌شده روی جعبه و تیوب محصول دریافتی ملاک نهایی است.

نتیجه محصولات مراقبت پوستی در افراد مختلف یکسان نیست. فرمول یا بسته‌بندی ممکن است در سری‌های تولید تغییر کند؛ نوشته روی محصول دریافتی ملاک نهایی است. این محتوا جایگزین تشخیص یا درمان پزشک نیست.