پچ دور چشم کلسیم دکتر ملاکسین ۶۰ عددی

پچ دور چشم کلسیم Cemenrete دکتر ملاکسین شامل ۶۰ پچ هیدروژلی یا ۳۰ جفت است که برای آبرسانی، خنک‌کردن و کمک به سفت‌تر و شاداب‌تر دیده‌شدن پوست زیر چشم طراحی شده است. این پچ‌ها را می‌توان روی خطوط پیشانی و خط خنده نیز استفاده کرد.

خلاصه انتخاب: برای زمانی مناسب است که یک مراقبت سریع و بدون لغزش برای خشکی، پف ظاهری و خطوط سطحی زیر چشم می‌خواهید؛ همچنین گزینه خوبی پیش از آرایش است.

خرید پچ دور چشم کلسیم دکتر ملاکسین؛ آبرسان و سفت‌کننده ۶۰ عددی

فرمول ژلی این پچ با کمپلکس REBORNIC، کلسیم لاکتات، نیاسینامید، کلاژن و الاستین هیدرولیزشده، آلانتوئین و ترکیبات رطوبت‌رسان ساخته شده است. چسبندگی مناسب پچ کمک می‌کند هنگام استراحت یا انجام کارهای روزمره روی پوست بماند. نگهداری در یخچال می‌تواند حس خنکی بیشتری ایجاد کند.

✓آبرسانی فوری و کمک به کاهش ظاهر خستگی زیر چشم

✓کمک به سفت‌تر و صاف‌تر دیده‌شدن پوست

✓حاوی REBORNIC با غلظت درج‌شده ۱۰٬۰۰۰ ppm

✓دارای کلسیم لاکتات، نیاسینامید، کلاژن و الاستین

✓بافت هیدروژلی چسبنده و مناسب استفاده روی چند ناحیه

✓۶۰ عدد پچ معادل ۳۰ بار استفاده برای هر دو چشم

ترکیبات کلیدی و عملکرد آن‌ها

REBORNIC و کلسیم لاکتات

کمپلکس کلسیم‌محور برای کمک به قوام و ظاهر شاداب‌تر پوست.

نیاسینامید

به روشن‌تر و یکنواخت‌تر دیده‌شدن پوست زیر چشم کمک می‌کند.

کلاژن و الاستین

ترکیبات هیدرولیزشده برای کمک به نرمی و انعطاف ظاهری پوست.

آلانتوئین و ترکیبات ژلی

به آرامش، رطوبت و چسبندگی مناسب پچ روی پوست کمک می‌کنند.

روش استفاده صحیح

1پس از پاک‌سازی و تونر، با کاردک یک جفت پچ بردارید.

2زیر چشم یا روی خطوط پیشانی و خط خنده قرار دهید.

3پس از ۱۰ تا ۳۰ دقیقه بردارید؛ باقی‌مانده اسانس را با ضربه آرام جذب کنید.

4روزانه یا ۳ تا ۵ بار در هفته، صبح یا شب استفاده کنید.

برای چه کسانی مناسب است؟

مناسب اغلب انواع پوست، به‌ویژه پوست کم‌آب، خسته یا دارای خطوط سطحی است. برای استفاده پیش از آرایش نیز مناسب است؛ اما نتیجه لیفت و کاهش پف در افراد متفاوت خواهد بود.

نکات مهم پیش از مصرف

پچ را بیش از زمان توصیه‌شده تا خشک‌شدن کامل روی پوست باقی نگذارید.

روی پوست زخمی یا ملتهب استفاده نشود و تماس مستقیم با چشم نداشته باشد.

پس از هر بار مصرف در ظرف را محکم ببندید و از کاردک تمیز استفاده کنید.

سؤالات متداول

هر بسته چند بار قابل استفاده است؟

بسته ۶۰ عدد پچ دارد و برای مصرف هم‌زمان زیر هر دو چشم، معادل ۳۰ نوبت است.

پچ چند دقیقه روی پوست بماند؟

بین ۱۰ تا ۳۰ دقیقه کافی است؛ سپس باقی‌مانده اسانس را روی پوست ضربه بزنید.

آیا می‌توان در یخچال نگهداری کرد؟

بله، برای حس خنکی بیشتر می‌توان ظرف را در یخچال معمولی نگهداری کرد؛ از یخ‌زدگی محصول جلوگیری کنید.

فهرست ترکیبات (INCI)

Water, Glycerin, Butylene Glycol, Niacinamide, Carrageenan, Ceratonia Siliqua (Carob) Gum, Pentylene Glycol, Propanediol, Polyglyceryl-10 Laurate, Cyamopsis Tetragonoloba (Guar) Gum, Cellulose Gum, Pinus Sylvestris Leaf Extract, Ethyl Hexanediol, Hexylene Glycol, Potassium Chloride, Allantoin, Sucrose, Chlorphenesin, Calcium Lactate, Hydroxyacetophenone, Illicium Verum (Anise) Fruit Extract, 1,2-Hexanediol, Calcium Chloride, Dipotassium Glycyrrhizate, Cichorium Intybus Root Oligosaccharides, Ethylhexylglycerin, Adenosine, Disodium EDTA, Arginine, Mica, Fragrance, Titanium Dioxide, Caprylyl Glycol, Sweet Almond Fruit Extract, Hydrolyzed Elastin, Hydrolyzed Collagen, Tabebuia Impetiginosa Bark Extract, Tremella Fuciformis Extract, Collagen Extract, Gluconolactone, CI 77491, Sodium Benzoate, Tin Oxide, Caesalpinia Spinosa Gum, Calcium Gluconate.

نتیجه محصولات مراقبت پوستی در افراد مختلف یکسان نیست. فهرست ترکیبات ممکن است در سری‌های تولید تغییر کند؛ نوشته روی بسته‌بندی محصول دریافتی ملاک نهایی است. این محتوا جایگزین تشخیص یا درمان پزشک نیست.