کرم دور چشم رتینول آی‌فالت دکتر ملاکسین ۱۰ گرم

کرم دور چشم رتینول Eyephalt دکتر ملاکسین برای رسیدگی شبانه به خطوط ظریف، افتادگی ظاهری، پف و تیرگی دور چشم طراحی شده است. ترکیب رتینول، کافئین، نیاسینامید، کلاژن، EGF، بیو اسپیکول و چند نوع هیالورونیک اسید، مراقبتی چندجانبه فراهم می‌کند.

خلاصه انتخاب: اگر نسخه شبانه و قوی‌تر برای خطوط و بافت اطراف چشم می‌خواهید و پوست شما به رتینول عادت دارد، این محصول از نسخه معمولی Eyephalt هدفمندتر است.

خرید کرم دور چشم رتینول دکتر ملاکسین؛ مراقبت شبانه از خطوط و پف

این کرم ۱۰ گرمی به‌دلیل داشتن رتینول باید تدریجی مصرف شود. کافئین برای ظاهر پف و خستگی، نیاسینامید برای کدری، هیالورونیک اسیدها برای رطوبت و کلاژن و EGF برای قوام ظاهری پوست در فرمول حضور دارند. استفاده صحیح و ضدآفتاب روزانه برای تحمل بهتر رتینول ضروری است.

✓کمک به کاهش تدریجی ظاهر خطوط ظریف دور چشم

✓کمک به صاف‌تر و سفت‌تر دیده‌شدن پوست زیر چشم

✓دارای رتینول، کافئین، نیاسینامید و آدنوزین

✓حاوی کلاژن محلول، EGF و بیو اسپیکول

✓رطوبت‌رسانی با چند فرم هیالورونیک اسید

✓بافت مناسب مصرف هدفمند شبانه

ترکیبات کلیدی و عملکرد آن‌ها

رتینول

به بهبود تدریجی ظاهر خطوط و بافت کمک می‌کند و نیازمند شروع آهسته است.

کافئین و نیاسینامید

برای کمک به ظاهر پف، خستگی و کدری اطراف چشم استفاده شده‌اند.

کلاژن و EGF

به نرم‌تر و قوام‌یافته‌تر دیده‌شدن پوست کمک می‌کنند.

هیالورونیک اسید چندگانه

به جذب و نگهداری رطوبت در پوست ظریف دور چشم کمک می‌کند.

روش استفاده صحیح

1شب، بعد از پاک‌سازی و روتین پایه، مقدار بسیار کمی بردارید.

2روی کانتور پایین چشم نقطه‌گذاری و با ضربه آرام جذب کنید.

3پس از مصرف حدود ۲ دقیقه حرکات شدید صورت را محدود کنید تا محصول بنشیند.

4با ۲ تا ۳ شب در هفته شروع کنید و صبح‌ها ضدآفتاب بزنید.

برای چه کسانی مناسب است؟

مناسب افراد بالای ۲۰ سال با خطوط اولیه، پف یا تیرگی ظاهری است که به رتینول حساسیت شناخته‌شده ندارند. برای پوست بسیار حساس باید با احتیاط و دفعات کم شروع شود.

نکات مهم پیش از مصرف

هم‌زمان با رتینول دیگر، اسیدهای قوی یا اسکراب در اطراف چشم استفاده نشود.

تماس مستقیم با چشم و پلک ممنوع است. در صورت تحریک، دفعات را کم یا مصرف را قطع کنید.

در دوران بارداری یا شیردهی درباره مصرف رتینوئیدها با پزشک مشورت شود.

سؤالات متداول

تفاوت Eyephalt معمولی و نسخه رتینول چیست؟

نسخه رتینول برای مراقبت شبانه و خطوط و بافت طراحی شده؛ نسخه معمولی بیشتر بر اثر فوری فیلم‌ساز، پف و ظاهر سفت‌تر تمرکز دارد.

هر شب قابل استفاده است؟

در شروع خیر؛ ۲ تا ۳ شب در هفته یا یک شب در میان آغاز کنید و فقط در صورت تحمل پوست دفعات را افزایش دهید.

آیا ضدآفتاب لازم است؟

بله؛ در دوره استفاده از رتینول، محافظت روزانه از پوست اهمیت بیشتری دارد.

فهرست ترکیبات (INCI)

Water, Trimethylpentanediol/Adipic Acid/Glycerin Crosspolymer, Glycerin, Dimethicone, Niacinamide, Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer, 1,2-Hexanediol, VP/VA Copolymer, Sodium Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Isohexadecane, Hydroxypropyl Methylcellulose, Amodimethicone, Polysorbate 80, Butylene Glycol, Canola Oil, Caprylyl Glycol, Sorbitan Oleate, Ethylhexylglycerin, Adenosine, Macadamia Seed Oil, Retinol, Cholesterol, Carrot Seed Oil, sh-Oligopeptide-1, Hydrolyzed Sponge, Tocopheryl Acetate, Soluble Collagen, Caffeine, multiple forms of Hyaluronic Acid, Fragrance, Coumarin, Linalool. فهرست روی بسته‌بندی ملاک نهایی است.

نتیجه محصولات مراقبت پوستی در افراد مختلف یکسان نیست. فهرست ترکیبات ممکن است در سری‌های تولید تغییر کند؛ نوشته روی بسته‌بندی محصول دریافتی ملاک نهایی است. این محتوا جایگزین تشخیص یا درمان پزشک نیست.