ضد آفتاب فلوئید اسپرت اون SPF50+ حجم ۱۰۰ میل

فلوئید ضد آفتاب اسپرت اون SPF50+ حجم ۱۰۰ میل یک ضد آفتاب با محافظت بسیار بالا برای فعالیت‌های فضای باز و شرایط همراه با تعریق یا تماس با آب است.

خلاصه انتخاب: برای ورزش، پیاده‌روی، سفر و استفاده روی صورت و بدن مناسب است؛ به‌خصوص وقتی حجم بیشتر و مقاومت بالا در برابر آب می‌خواهید.

خرید ضد آفتاب اسپرت اون SPF50+؛ فلوئید مقاوم در برابر آب ۱۰۰ میل

Avène Sport Fluid SPF50+ برای محافظت بسیار بالا در برابر UVA و UVB طراحی شده و طبق اطلاعات بسته‌بندی مقاومت بسیار خوبی در برابر آب دارد. بافت فلوئیدی و حجم ۱۰۰ میلی‌لیتری آن برای استفاده منظم روی نواحی بیشتری از پوست کاربردی است.

✓محافظت بسیار بالا SPF50+

✓محافظت در برابر UVA و UVB

✓مقاومت بسیار بالا در برابر آب

✓مناسب فعالیت ورزشی و فضای باز

✓قابل استفاده برای پوست حساس

✓حجم اقتصادی ۱۰۰ میلی‌لیتر

ویژگی‌ها و ترکیبات کلیدی

SPF50+

محافظت بسیار بالا برای کاهش آسیب ناشی از پرتوهای فرابنفش.

مقاومت در برابر آب

برای ورزش، تعریق و فعالیت‌های ساحلی کاربردی‌تر است.

بافت فلوئیدی

پخش محصول روی صورت و بدن را آسان‌تر می‌کند.

پوست حساس

در سری مراقبت خورشیدی اون برای پوست حساس طراحی شده است.

روش استفاده صحیح

1حدود ۱۵ دقیقه پیش از قرارگیری در آفتاب استفاده کنید.

2مقدار کافی روی صورت، گردن و نواحی بدون پوشش بدن بزنید.

3محصول را یکنواخت پخش کنید و نقاطی مانند گوش‌ها را فراموش نکنید.

4پس از شنا، تعریق یا خشک‌کردن با حوله فوراً تمدید کنید.

برای چه کسانی مناسب است؟

مناسب بزرگسالان با پوست حساس و افرادی است که زمان زیادی در فضای باز یا هنگام ورزش می‌گذرانند. استفاده برای کودکان باید براساس اطلاعات بسته‌بندی و نظر متخصص باشد.

نکات مهم پیش از مصرف

حتی با ضد آفتاب، از ماندن طولانی در آفتاب شدید خودداری کنید.

مقدار ناکافی محافظت را به‌طور محسوسی کاهش می‌دهد.

از تماس مستقیم با چشم و لباس روشن پیش از جذب کامل جلوگیری کنید.

سؤالات متداول

آیا برای ورزش مناسب است؟

بله، این مدل برای فعالیت ورزشی و مقاومت بالا در برابر آب طراحی شده است.

برای بدن هم قابل استفاده است؟

بله، حجم ۱۰۰ میل و بافت فلوئیدی آن برای صورت و بدن مناسب است.

آیا بعد از شنا باید تمدید شود؟

بله، مقاومت در برابر آب جایگزین تمدید پس از شنا یا تعریق نمی‌شود.

اطلاعات ترکیبات و بسته‌بندی

فهرست کامل فیلترهای ضد آفتاب و سایر ترکیبات ممکن است در سری‌های تولید تغییر کند. فهرست روی جعبه و بطری محصول دریافتی ملاک نهایی است.

نتیجه محصولات مراقبت پوستی در افراد مختلف یکسان نیست. فرمول یا بسته‌بندی ممکن است در سری‌های تولید تغییر کند؛ نوشته روی محصول دریافتی ملاک نهایی است. این محتوا جایگزین تشخیص یا درمان پزشک نیست.