ضدآفتاب سیکاپلاست B5 لاروش پوزای SPF50

ضدآفتاب سیکاپلاست B5 لاروش پوزای SPF50 مراقبت ترمیمی سیکاپلاست را با محافظت بالای روزانه در برابر آفتاب ترکیب می‌کند.

خلاصه انتخاب: برای نواحی حساس، جای لک و پوستی مناسب است که هم به بالم آرامش‌بخش و هم محافظت SPF50 در روتین روز نیاز دارد.

خرید سیکاپلاست B5 لاروش پوزای SPF50؛ ترمیم، تسکین و محافظت از جای لک

Cicaplast Baume B5 SPF50 با ۵٪ پانتنول، مادکاسوساید و Procerad برای کمک به آرامش پوست، حمایت از سد دفاعی و محافظت از نواحی دارای جای لک در برابر نور خورشید طراحی شده است. این محصول جای تمدید اصولی ضد آفتاب در شرایط مواجهه طولانی را نمی‌گیرد.

✓محافظت بالا SPF50

✓حاوی ۵٪ پانتنول

✓دارای مادکاسوساید

✓حاوی Procerad برای مراقبت از ظاهر لک

✓کمک به ترمیم و آرامش پوست حساس

✓مناسب روتین روز و نواحی موضعی

ویژگی‌ها و ترکیبات کلیدی

پانتنول ۵٪

به حفظ رطوبت و کاهش احساس خشکی و ناراحتی کمک می‌کند.

مادکاسوساید

از آرامش و بازسازی ظاهری پوست حمایت می‌کند.

Procerad

ترکیب معرفی‌شده برای کمک به مراقبت از ظاهر لک و تیرگی.

SPF50

از ناحیه در برابر پرتوهای فرابنفش در روتین روز محافظت می‌کند.

روش استفاده صحیح

1صبح روی پوست تمیز و خشک استفاده کنید.

2مقدار مناسب روی ناحیه موردنظر پخش کنید.

3برای قرارگیری طولانی در آفتاب، مقدار کافی و پوشش یکنواخت اهمیت دارد.

4پس از تعریق، تماس با آب یا گذشت زمان، محافظت خورشیدی را تمدید کنید.

برای چه کسانی مناسب است؟

برای پوست حساس و نواحی دارای خشکی یا جای لک که به مراقبت روزانه همراه SPF نیاز دارند مناسب است. روی زخم باز یا التهاب فعال استفاده نشود.

نکات مهم پیش از مصرف

روی زخم باز، پوست عفونی یا ناحیه دارای ترشح استفاده نشود.

از تماس مستقیم با چشم جلوگیری کنید.

برای اسکار یا لک نیازمند درمان، نظر پزشک مقدم است.

سؤالات متداول

تفاوت آن با Cicaplast B5+ معمولی چیست؟

این نسخه دارای SPF50 است و برای مصرف روز طراحی شده؛ مدل B5+ معمولی تمرکز بیشتری بر بالم ترمیمی بدون SPF دارد.

آیا جای ضد آفتاب را می‌گیرد؟

برای ناحیه استفاده‌شده محافظت دارد، اما مقدار کافی و تمدید منظم ضروری است.

آیا برای پوست حساس مناسب است؟

بله، با هدف مراقبت از پوست حساس طراحی شده است؛ تست پچ همچنان مفید است.

اطلاعات ترکیبات و بسته‌بندی

مواد شاخص روی بسته‌بندی شامل پانتنول ۵٪، مادکاسوساید، Procerad و فیلترهای محافظت خورشیدی است. فهرست کامل روی محصول دریافتی بررسی شود.

نتیجه محصولات مراقبت پوستی در افراد مختلف یکسان نیست. فرمول یا بسته‌بندی ممکن است در سری‌های تولید تغییر کند؛ نوشته روی محصول دریافتی ملاک نهایی است. این محتوا جایگزین تشخیص یا درمان پزشک نیست.