کرم دور چشم آی‌فالت دکتر ملاکسین ۱۰ گرم

کرم دور چشم Eyephalt Eyebag Cream دکتر ملاکسین یک محصول تخصصی برای کمک به بهبود ظاهر پف، خطوط و تیرگی ناحیه زیر چشم است. فرمول آن از نیاسینامید، آدنوزین، آربوتین، گلوتاتیون، سرامیدها، هیالورونیک اسید، EGF و بیو اسپیکول بهره می‌برد.

خلاصه انتخاب: برای کسانی مناسب است که علاوه بر آبرسانی، به‌دنبال حس جمع‌شدگی موقت و مراقبت هدفمند از ظاهر پف و خطوط زیر چشم هستند؛ استفاده بسیار کم و دقیق اهمیت زیادی دارد.

خرید کرم دور چشم آی‌فالت دکتر ملاکسین؛ مراقبت از پف و خطوط زیر چشم

کرم Eyephalt در حجم ۱۰ گرم عرضه می‌شود و بافت آن پس از خشک‌شدن ممکن است حس کشیدگی یا لایه سفید موقت ایجاد کند. ترکیبات روشن‌کننده و رطوبت‌رسان در کنار پلیمرها و سیلیکات‌های موجود، به صاف‌تر و سفت‌تر دیده‌شدن موقت پوست کمک می‌کنند. محصول باید فقط روی محدوده زیر چشم و دور از خط مژه استفاده شود.

✓کمک به کمتر دیده‌شدن پف و خطوط سطحی زیر چشم

✓کمک به روشن‌تر دیده‌شدن تیرگی ظاهری

✓حاوی نیاسینامید، آربوتین، گلوتاتیون و آدنوزین

✓دارای سرامیدها، سدیم هیالورونات و ویتامین E

✓فرمول حاوی EGF و اسپیکول مشتق‌شده از اسفنج

✓قابل استفاده هدفمند با مقدار بسیار کم

ترکیبات کلیدی و عملکرد آن‌ها

نیاسینامید و آربوتین

به شفاف‌تر و یکنواخت‌تر دیده‌شدن پوست اطراف چشم کمک می‌کنند.

آدنوزین و EGF

در مراقبت از ظاهر خطوط و قوام پوست کاربرد دارند.

سرامیدها

مجموعه چندگانه سرامید به حمایت از سد دفاعی پوست کمک می‌کند.

بیو اسپیکول

می‌تواند حس گزگز ملایم ایجاد کند؛ مصرف دقیق و کم برای ناحیه حساس چشم ضروری است.

روش استفاده صحیح

1ترجیحاً شب و پس از تونر و مراحل پایه روتین استفاده کنید.

2با کاردک مقدار بسیار کمی بردارید و ۳ تا ۴ حرکت سبک زیر هر چشم بکشید.

3با ضربه‌های بسیار آرام جذب کنید و محصول را به خط مژه یا داخل چشم نرسانید.

4پیش از آرایش حدود ۲۰ دقیقه فرصت دهید کاملاً بنشیند.

برای چه کسانی مناسب است؟

مناسب افرادی است که پف ظاهری، خطوط ریز یا تیرگی زیر چشم دارند. برای چشم‌های بسیار حساس یا پوست تحریک‌شده مناسب نیست و تست پچ باید انجام شود.

نکات مهم پیش از مصرف

فقط روی استخوان و محدوده زیر چشم استفاده شود؛ روی پلک و نزدیک خط مژه نزنید.

به‌دلیل وجود اسپیکول، در صورت سوزش شدید یا قرمزی ماندگار مصرف را قطع کنید.

لایه سفید یا حس کشیدگی ممکن است با مقدار زیاد بیشتر شود؛ مقدار مصرف باید بسیار کم باشد.

سؤالات متداول

چرا کرم Eyephalt لایه سفید ایجاد می‌کند؟

بخشی از اثر فوری فرمول به خشک‌شدن و ایجاد فیلم سطحی مربوط است. استفاده بیش از حد می‌تواند سفیدی را بیشتر کند.

آیا می‌توان زیر آرایش استفاده کرد؟

بله، اما مقدار بسیار کم بزنید و حدود ۲۰ دقیقه برای جذب و خشک‌شدن کامل صبر کنید.

برای تیرگی دور چشم مناسب است؟

ترکیباتی مانند نیاسینامید، آربوتین و گلوتاتیون می‌توانند به روشن‌تر دیده‌شدن کمک کنند، اما تیرگی ژنتیکی همیشه پاسخ کامل نمی‌دهد.

فهرست ترکیبات (INCI)

Water, Magnesium Aluminum Silicate, 1,2-Hexanediol, Niacinamide, Sodium Silicate, Citric Acid, Xanthan Gum, Ethylhexylglycerin, Adenosine, Arbutin, Glutathione, Hydrolyzed Sponge, Glycerin, Butylene Glycol, Caprylic/Capric Triglyceride, Adansonia Digitata Seed Oil, Hydrogenated Lecithin, Ceramide NP, Tocopherol, Caprylyl Glycol, Ceramide AS, Ceramide NS, Tranexamoyl Dipeptide-23, Ceramide AP, Ceramide EOP, Sodium Hyaluronate, rh-Oligopeptide-1.

نتیجه محصولات مراقبت پوستی در افراد مختلف یکسان نیست. فهرست ترکیبات ممکن است در سری‌های تولید تغییر کند؛ نوشته روی بسته‌بندی محصول دریافتی ملاک نهایی است. این محتوا جایگزین تشخیص یا درمان پزشک نیست.