کرم لیفتینگ و جمع‌کننده منافذ فیس‌فالت دکتر ملاکسین ۵۰ میل

کرم Facephalt Tightening Cream دکتر ملاکسین یک کرم شبانه فیلم‌ساز برای کمک به سفت‌تر دیده‌شدن پوست، کاهش ظاهر منافذ و خطوط صورت است. فرمول آن با Pore-Laser، کالامین صورتی، پولولان، پلی‌لاکتیک اسید، نیاسینامید و ترکیبات آرام‌بخش ساخته شده است.

خلاصه انتخاب: برای پوست دارای منافذ قابل‌مشاهده، خطوط سطحی یا کاهش قوام مناسب است؛ به‌خصوص اگر اثر جمع‌شدگی قابل‌احساس و بافت غیرچرب را ترجیح می‌دهید.

خرید کرم فیس‌فالت دکتر ملاکسین؛ سفت‌کننده ظاهری و مراقبت از منافذ

این کرم ۵۰ میلی‌لیتری پس از جذب کامل مراحل پایه روتین استفاده می‌شود. پولولان، بنتونیت و کالامین روی پوست یک لایه جمع‌شونده ایجاد می‌کنند و ممکن است تا چند دقیقه حس کشیدگی بدهند. نیاسینامید، آدنوزین، سنتلا و کلاژن هیدرولیزشده نیز از شفافیت، آرامش و ظاهر قوام‌یافته پوست حمایت می‌کنند.

✓کمک به سفت‌تر و صاف‌تر دیده‌شدن موقت پوست

✓کمک به کاهش ظاهر منافذ و خطوط سطحی

✓حاوی Pore-Laser با غلظت درج‌شده ۱۰٬۰۰۰ ppm

✓دارای کالامین صورتی، پولولان، بنتونیت و پلی‌لاکتیک اسید

✓حاوی نیاسینامید، آدنوزین، سنتلا و کلاژن هیدرولیزشده

✓مناسب استفاده شبانه با مقدار کنترل‌شده

ترکیبات کلیدی و عملکرد آن‌ها

Pore-Laser

کمپلکس اختصاصی این محصول برای کمک به کمتر دیده‌شدن منافذ و قوام ظاهری پوست است.

پولولان و کالامین

با ایجاد فیلم سطحی، حس جمع‌شدگی و صاف‌تر دیده‌شدن موقت پوست ایجاد می‌کنند.

پلی‌لاکتیک اسید

در فرمول برای حمایت از ظاهر پرتر و قوام‌یافته‌تر پوست به‌کار رفته است.

نیاسینامید و سنتلا

به شفافیت، تعادل و آرام‌تر دیده‌شدن پوست کمک می‌کنند.

روش استفاده صحیح

1پس از شست‌وشو، تونر، سرم و مرطوب‌کننده سبک، صبر کنید محصولات قبلی کاملاً جذب شوند.

2مقدار کمی ابتدا روی نواحی دارای خطوط یا منافذ و سپس روی صورت و گردن پخش کنید.

3حدود ۲ دقیقه اخم نکنید و حرکات شدید صورت را کاهش دهید تا لایه محصول شکل بگیرد.

4ترجیحاً شبی یک‌بار استفاده کنید؛ در مصرف روزانه حتماً ضدآفتاب بزنید.

برای چه کسانی مناسب است؟

مناسب پوست نرمال، مختلط و چرب با منافذ قابل‌مشاهده یا کاهش قوام است. پوست خشک باید پیش از آن رطوبت کافی دریافت کند؛ استفاده زیاد روی پوست خشک می‌تواند گلوله‌شدن یا سفیدی ایجاد کند.

نکات مهم پیش از مصرف

روی پوست کاملاً خشک و بدون آبرسانی یا روی محصولات بسیار چرب استفاده نشود.

مقدار زیاد ممکن است باعث باقی‌ماندن رد سفید یا گلوله‌شدن محصول شود.

روی پوست تحریک‌شده، زخم‌دار یا بلافاصله پس از لایه‌برداری و درمان کلینیکی استفاده نشود.

سؤالات متداول

چرا بعد از مصرف حس کشیدگی ایجاد می‌شود؟

پولولان و ترکیبات فیلم‌ساز با خشک‌شدن روی پوست حس جمع‌شدگی ایجاد می‌کنند؛ این حس بخشی از عملکرد ظاهری محصول است.

چرا کرم روی پوست گلوله می‌شود؟

مصرف مقدار زیاد، خشکی پوست یا وجود محصولات چرب و جذب‌نشده در لایه زیرین می‌تواند باعث پیل‌شدن شود.

صبح یا شب استفاده شود؟

مصرف شبانه ساده‌تر است. در صورت استفاده روز، مقدار کم بزنید، اجازه دهید کامل جذب شود و ضدآفتاب استفاده کنید.

فهرست ترکیبات (INCI)

Water, Pullulan, Calamine, Bentonite, Glycerin, Niacinamide, Methylpropanediol, Hydroxypropyl Methylcellulose, Xanthan Gum, Citric Acid, Ethylhexylglycerin, Butylene Glycol, Polylactic Acid, Caprylhydroxamic Acid, Adenosine, Porphyridium Cruentum Extract, 1,2-Hexanediol, Melissa Officinalis Leaf Extract, Solanum Melongena (Eggplant) Fruit Extract, Jasminum Officinale (Jasmine) Extract, Salix Alba (Willow) Bark Extract, Hydrolyzed Sponge, Centella Asiatica Extract, Hydrolyzed Collagen Extract.

نتیجه محصولات مراقبت پوستی در افراد مختلف یکسان نیست. فهرست ترکیبات ممکن است در سری‌های تولید تغییر کند؛ نوشته روی بسته‌بندی محصول دریافتی ملاک نهایی است. این محتوا جایگزین تشخیص یا درمان پزشک نیست.